F1Welkom bij Ubuntu!Dit is een live-systeem voor Ubuntu 20.04.
Het werd samengesteld op 20210209.1.3.

HULPINDEX

SLEUTELONDERWERP

<F1F1>   Deze pagina, de hulpindex
<F2F2>   Vereisten voor het draaien van Ubuntu.
<F3F3>   Opstartmethoden voor speciale manieren om dit systeem te gebruiken
<F4F4>   Extra opstartmethoden; een beschadigd systeem redden.
<F5F5>   Speciale opstartparameters, overzicht.
<F6F6>   Speciale opstartparameters voor speciale machines.
<F7F7>   Speciale opstartparameters voor bepaalde schijfcontrollers.
<F8F8>   Speciale opstartparameters voor het opstartsysteem.
<F9F9>   Hoe hulp te verkrijgen.
<F10F10>  Auteursrechten en garanties.

Druk F2 tot F10 voor details, of Escape om de hulp te verlaten.F2VEREISTEN OM UBUNTU TE INSTALLERENU hebt minstens 384 megabytes aan RAM nodig om dit Ubuntu live-systeem te
gebruiken.

Het live-systeem vereist geen ruimte op uw harde schijf. Bestaande
Linux-swappartities zullen echter wel worden gebruikt, indien beschikbaar.

Zie de FAQ voor meer informatie; dit document is beschikbaar op de
Ubuntu-website, http://www.ubuntu.com/

Bedankt dat u voor Ubuntu heeft gekozen!

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.F3OPSTARTMETHODENBeschikbare opstartmethoden:

Ubuntu uitproberen zonder uw computer te wijzigen
  Het live systeem starten. Indien gewenst, kunt u het later installeren met
  behulp van het "Install"-pictogram op het bureaublad.
Ubuntu installeren
  Start de installatie.
Geheugentest
  Voer een geheugentest uit.

("Ubuntu" kan worden vervangen door de naam van een ander, verwant
besturingsysteem. Dit is een algemene hulptekst.)

Kies met de cursortoetsen een van deze opstartmethoden uit het menu om deze
te gebruiken. Druk op F4 om alternatieve opstart- en installatiemodi te
kiezen. Druk op F6 om de opstartparameters te bewerken. Druk nogmaals op F6
om een keuze te kunnen maken uit een menu met veel voorkomende
opstartparameters.

Niet-kritieke opstartberichten van kernel worden, behalve in expert-modus,
onderdrukt.

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.F4EEN BESCHADIGD SYSTEEM REDDENDeze schijf heeft geen modus toegewijd aan systeemherstel. Aangezien de
schijf een complete gebruikersomgeving biedt, kunt u met grafische
programma's en/of terminalopdrachten een defect systeem herstellen en een
webbrowser gebruiken om hulp te zoeken. Uitgebreide ondersteuning is online
te vinden voor de meeste problemen gerelateerd aan het opstarten van uw
systeem.

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.F5SPECIALE OPSTARTPARAMETERS - OVERZICHTOp enkele systemen kan het nodig zijn om parameters mee te geven door op F6
te drukken om het systeem te kunnen starten. Bijvoorbeeld, Linux is
misschien niet in staat om uw hardware automatisch te detecteren, en het kan
nodig zijn om nadrukkelijk de locatie of het type ervan op te geven voordat
deze wordt herkend.

Voor meer informatie over welke opstartparameters u kunt gebruiken, druk:

<F6F6>   opstartparameters voor speciale machines
<F7F7>   opstartparameters voor diverse schijfcontrollers
<F8F8>   opstartparameters die door het opstartsysteem worden begrepen

Veel kernelmodules worden dynamisch door het opstartsysteem geladen, en
parameters voor deze modules kunnen niet op de opdrachtregel worden gegeven.

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.F6SPECIALE OPSTARTPARAMETERS - DIVERSE HARDWAREU kunt door op F6 te drukken, de volgende opstartparameters in combinatie
met de opstartmethode gebruiken (zie <F3F3>). Als u hexadecimale nummers
gebruikt, dient u het voorvoegsel 0x te gebruiken (bijv., 0x300).

HARDWARE                               OP TE GEVEN PARAMETER

IBM PS/1 of ValuePoint (IDE-schijf)    hd=cilinders,koppen,sectoren
Sommige IBM ThinkPads                  floppy.floppy=thinkpad
I/O-poort reeksen beschermen           reserve=iobase,extent[,...]
Laptops met schermweergaveproblemen    vga=771
Gebruik van de algemene IDE-driver afdwingen
                                       all_generic_ide=1

Mogelijk (tijdelijke) oplossingen voor vastlopen en andere hardwarefouten:

Foutieve ACPI-interruptrouting uitschakelen
                                       noapic nolapic
ACPI (gedeeltelijk) uitschakelen       acpi=noirq of acpi=off
USB uitschakelen                       nousb
Interrupts aanvragen                   irqpoll

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.F7SPECIALE OPSTARTPARAMETERS - DIVERSE SCHIJVENU kunt door op F6 te drukken, de volgende opstartparameters in combinatie
met de opstartmethode gebruiken (zie <F3F3>).

HARDWARE                     OP TE GEVEN PARAMETER

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (ingeschakeld indien
niet-nul)
BusLogic SCSI-hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
Bepaalde Dell-machines       aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Deze lijst is onvolledig, zie de kernel's kernel-parameters.txt voor meer.

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.F8SPECIALE OPSTARTPARAMETERS - INSTALLATIESYSTEEMU kunt door op F6 te drukken, de volgende opstartparameters in combinatie
met de opstartmethode gebruiken (zie <F3F3>). Deze parameters bepalen hoe
het opstartsysteem werkt.

RESULTAAT                               PARAMETER

ACPI uitzetten voor 'PCI maps' (handig voor sommige HP servers en
Via-gebaseerde toestellen)              pci=noacpi
Een braille-tty gebruiken               brltty=stuurprogramma,apparaat,teksttabel

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.F9HULP KRIJGENWanhoop niet als u Ubuntu niet kunt starten! Het Ubuntu-team staat klaar om
u te helpen! We zijn vooral geïnteresseerd in opstartproblemen, want over
het algemeen komen ze niet bij slechts één persoon voor. We hebben ofwel
eerder van uw specifieke probleem gehoord en kunnen u een snelle oplossing
bieden, of we willen helpen het samen met u op te lossen, zodat de volgende
met hetzelfde probleem voordeel van uw ervaringen zal hebben!

Zie de FAQ voor meer informatie; dit document is beschikbaar op de
Ubuntu-website, http://www.ubuntu.com/

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.F10AUTEURSRECHTEN EN GARANTIESUbuntu is Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., en bevat het werk van vele
andere oorspronkelijke auteurs en medewerkers.

Het Ubuntu-systeem kan vrijelijk verder verspreid worden. Na het opstarten
staan de exacte verspreidingsvoorwaarden voor elk pakket beschreven in het
bijhorende /usr/share/doc/pakketnaam/copyright bestand.

Ubuntu wordt geleverd ZONDER ENIGE GARANTIE, voor zover de wet dat
toelaat.

Dit systeem is gebaseerd op Debian.  Zie http://www.debian.org/ voor meer
details en informatie over het Debian-project.

Druk op F1 voor de hulpindex, of op Escape om de hulp te verlaten.
