F1Velkommen til Ubuntu!Dette er et live-system for Ubuntu 20.04.
Kompilert 20210209.1.3.

HJELPEREGISTER

NØKKEL EMNE

<F1F1>   Denne side, hjelperegisteret.
<F2F2>   Forutsetninger for å kunne bruke Ubuntu.
<F3F3>   Oppstartsmetoder for spesielle bruksmåter av dette systemet.
<F4F4>   Flere oppstartsmetoder; redde et brukket system.
<F5F5>   Oversikt over spesielle oppstartsparametere.
<F6F6>   Oppstartsparametere for spesielle maskiner.
<F7F7>   Oppstartsparametere for utvalgte diskkontrollere.
<F8F8>   Parametere for oppstartsprosessen.
<F9F9>   Hvordan få hjelp.
<F10F10>  Opphavsrett og garanti

Trykk F2 til F10 for detaljer, eller Esc for å avslutte hjelp.F2FORUTSETNINGER FOR Å INSTALLERE UBUNTUDu må ha minst 384 megabyte RAM for å benytte Ubuntu live system.

Dette live-systemet krever ikke noe harddiskplass, men eventuelle
eksisterende Linux swap-partisjoner på harddisken vil brukes.

Se Ofte Stilte Spørsmål for mer informasjon. Dokumentet OSS er tilgjengelig
på Ubuntu sin hjemmeside, http://www.ubuntu.com/

Takk for at du valgte Ubuntu!

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.F3OPPSTARTSMETODERTIlgjengelig oppstartsmetoder:

Prøv Ubuntu uten å endre noe på datamaskinen
  Start live systemet, hvis du ønsker kan du installere det senere ved å
  bruke "Installer" ikonet på skrivebordet.
Installer Ubuntu
  Start installasjonen
Test minnet
  Utfør en test av internminnet (RAM).

("Ubuntu" kan erstattes med andre relaterte operativsystemers navn. Denne
hjelpeteksten er generell.)

For å bruke en av disse oppstartsmetodene, velger du den fra menyen ved å
bruke markørtastene. Trykk F4 for å velge  alternativ oppstart og
installasjonsmodus. Trykk F6 for å redigere boot-parameterne. Trykk F6 igjen
for å velge fra en meny av typisk valgte boot-parametre.

Om du ikke bruker ekspert-modus, vises ikke uviktige oppstartsmeldinger.

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.F4REDDE ET HAVARERT SYSTEMDet finnes ingen dedikert rescue-modus på denne platen. Men siden platen gir
et komplett brukermiljø, er det mulig å bruke kommandolinjeverktøy og /
eller grafiske verktøy gitt for å redde et ødelagt system, og å bruke en
nettleser for å søke etter hjelp. Omfattende råd er tilgjengelig på nettet
for de fleste typer problemer som kan føre til at vanlige systemet for å
unnlate å starte riktig.

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.F5SPESIELLE OPPSTARTSPARAMETERE - OVERSIKTPå noen få systemer må du kanskje angi et parameter ved å trykke F6 for å
starte systemet. For eksempel kan det være at Linux ikke er i stand til
automatisk å finne din hardware, og at du derfor eksplisitt må spesifisere
den eller skrive inn dens plassering for at den skal bli funnet.

For mer informasjon om hvilke oppstartsparametere du kan bruke, trykk:

<F6F6>   oppstartsparametere for spesielle maskiner
<F7F7>   oppstartsparametere for forskjellige harddiskkontrollere
<F8F8>   oppstartsparametere som oppstartssystemet forstår

Mange kjernemoduler lastes dynamisk av oppstartssystemet, og parametere for
disse modulene kan ikke bli gitt ved ledeteksten.

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.F6SPESIELLE OPPSTARTSPARAMETERE - FORSKJELLIG MASKINVAREDu kan bruke følgende boot-parametre ved å trykke F6, kombinert med selve
oppstartsmetoden (se <F3F3>). Hvis du bruker heksadesimale tall, må du
bruke prefikset 0x (f.eks., 0x300).

MASKINVARE                             SPESIFISER PARAMETER

IBM PS/1 eller ValuePoint (IDE disk)   hd=syllindere,hoder,sektorer
Noen IBM ThinkPad                      floppy.floppy=thinkpad
Beskytt I/U-portområder                reserve=iobase,extent[,...]
Bærbare med skjermvisningsproblemer    vga=771
Tving til å bruke generell IDE-driver  all_generic_ide=1

Mulige (midlertidige) løsninger for å omgå at maskinen «fryser», eller andre
maskinvareproblemer:

dissable buggy APIC avbrudds ruting    noapic nolapic
deaktiver (deler av) APCI              acpi=noirq eller acpi=off
deaktiver USB                          nousb
lytt etter abrytelser                  irqpoll

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.F7SPESIELLE OPPSTARTSPARAMETERE - FORSKJELLIGE HARDDISKERDu kan bruke følgende boot-parametre ved å trykke F6, kombinert med selve
oppstartsmetoden (se <F3F3>).

MASKINVARE                   SPESIFISER PARAMETER

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (aktivert hvis ikke null)
BusLogic SCSI-verter         BusLogic.BusLogic=iobase
Gitte DELL-maskiner          aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Denne listen er ikke komplett, se kjerneparametrene i filen
kernel-parameters.txt for mer informasjon.

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.F8SPESIELLE OPPSTARTSPARAMETERE - INSTALLASJONSSYSTEMETDu kan bruke følgende boot-parametre ved å trykke F6, kombinert med selve
oppstartsmetoden (se <F3F3>). Disse parametrene kontrollerer hvordan
oppstartssystemet fungerer.

RESULTAT                                PARAMETER

Deaktiver ACPI for PCI oppsett (hjelper for noen HP-tjenere og Via-baserte
maskiner)                               pci=noacpi
Bruk blindeskrifts-tty                  brltty=driver,device,texttable

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.F9Å FÅ HJELPOm du ikke klarer å starte Ubuntu, fortvil ikke! Ubuntu-teamet står klare
til å hjelpe deg! Vi er spesielt interesserte i å høre om
oppstartsproblemer, fordi de generelt ikke bare skjer én person. Vi har
enten allerede hørt om akkurat ditt problem og kan utgi en kjapp oppretting,
eller så vil vi gjerne høre om det og jobbe gjennom det med deg, slik at den
neste brukeren som får samme problem kan tjene på erfaringen din!

Se Ofte Stilte Spørsmål for mer informasjon. Dokumentet OSS er tilgjengelig
på Ubuntu sin hjemmeside, http://www.ubuntu.com/

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.F10OPPHAVSRETT OG GARANTIERUbuntu er beskyttet under lov om opphavsrett - Copyright (C) 2004-2010
Canonical Ltd., hvor i opptatt arbeidet til en rekke opphavspersoner og
bidragsytere.

Ubuntusystemet er fritt distribuerbart. Etter oppstart er de eksakte
distribusjonsbetingelsene for hver pakke beskrevet i den tilhørende filen
/usr/share/doc/pakkenavn/copyright

Ubuntu kommer med ABSOLUTT INGEN GARANTI, i den grad det er tillatt av
gjeldende lover.

Dette systemet er basert på Debian installer. Se http://www.debian.org/
for flere detaljer og informasjon om Debian-prosjektet.

Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.
